# Materiais elétricos

voxdigital

## Materiais elétricos

voxdigital

## Existem quatro tipos de redes de distribuição de energia elétrica. São eles:

⚡️Rede de Distribuição Aérea Convencional: É o tipo de rede elétrica mais encontrado no Brasil, na qual os condutores são nus (sem isolamento).

⚡️Rede de Distribuição Aérea Compacta: Surgidas no Brasil na década de 1990, as redes compactas são muito mais protegidas que as redes convencionais, não somente porque os condutores tem uma camada de isolação, mas porque a rede em si ocupa bem menos espaço.

⚡️Rede de Distribuição Aérea Isolada: Esse tipo de rede é bastante protegida, pois os condutores são encapados com isolação suficiente para serem trançados.

⚡️Rede de Distribuição Subterrânea: A rede subterrânea é aquela que proporciona o maior nível de confiabilidade e também o melhor resultado estético, dado que as redes ficam enterradas.

Link: https://dlight.com.br/area_de_atuacao/rede-de-distribuicao-aerea/

A D´LIGHT é especialista na distribuição de materiais elétricos para a infraestrutura de redes de distribuição aérea para parques eólicos e solares, loteamentos e construção civil, com um amplo estoque de eletroferragens, para-raios, chaves, isoladores, alças e laços preformadas, conectores, grampos, fios e cabos, cruzetas, suportes, além de acessórios para sistemas de aterramentos (SPDA) e materiais para baixa tensão.

✅Nossos produtos são homologados em todas em todas a companhias de energia do país.

Atendemos todo o Brasil com materiais a pronta entrega.

Somos Certificados ISO 9001:2015

Estamos localizado em Guarulhos-SP, ao lado do Aeroporto Internacional de São Paulo e próximo das principais rodovias e transportadoras de país.

Pensou em infraestrutura elétrica, pensou na D´LIGHT, o parceiro certo para o seu projeto elétrico.

⚡️D´Light, a energia é o que nos move.

Materiais Elétricos de Baixa, Média e Alta Tensão.

☎️(11) 2937-4650

contato@dlight.com.br

https://www.dlight.com.br/area_de_atuacao/rede-de-distribuicao-aerea/

@dlight.materiaiseletricos

#conectoreseletricos #loteamentosurbanos

#aterramentos #redeaereadedistribuição #instalacaoeletrica #energíasolar

#energiaeolica #oleoegas #cabineprimária #eletroferragens

#engenhariaelétrica